From 08f530770994cbab31406c538fa18fcd7e5e6d81 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Matthias Andreas Benkard <code@mail.matthias.benkard.de>
Date: Sun, 16 Aug 2026 06:05:39 +0200
Subject: README: python3 -m http.server => jwebserver

Change-Id: Ifadb1867224dcec3be8740e294d7b91394a171a1
---
 README.adoc | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

(limited to 'README.adoc')

diff --git a/README.adoc b/README.adoc
index bd0a4ee..75b66f6 100644
--- a/README.adoc
+++ b/README.adoc
@@ -311,11 +311,11 @@ etwa 6 MB). Die daneben liegende `aendggner.js.wat` ist ein Zwischenschritt des
 Übersetzers und gehört nicht auf den Server.
 
 Lokal ansehen — `file://` genügt nicht, Browser laden Wasm-Module und Worker
-nur über HTTP:
+nur über HTTP (http://localhost:8000/):
 
 [source,shell script]
 ----
-python3 -m http.server --directory target/web 8000
+jwebserver -d target/web
 ----
 
 Der öffentliche Betrieb braucht nur einen Webserver für statische Dateien;
-- 
cgit v1.2.1

